\startmode[bleed-1mm]
\definemeasure
	[bleed]
	[1mm]
\stopmode

\startmode[bleed-2mm]
\definemeasure
	[bleed]
	[2mm]
\stopmode

\startmode[bleed-3mm]
\definemeasure
	[bleed]
	[3mm]
\stopmode