\usemodule[type-adobeoptical]

\starttypescript [myFont]
    \definetypeface [\typescriptone] [rm] [serif][minion] [optical] %[rscale=1.14407]
\stoptypescript


\setupalign[hanging,hz]

% main body font
\usetypescript[myFont]
\setupbodyfont[myFont,12pt]

\starttext

Minion Normal\\
{\it Minion Italic}\\
{\cn Minion Condensed}\\
{\ci Minion CondensedItalic}\\
{\sb Minion Semibold}\\
{\sbi Minion SemiboldItalic}\\
{\bf Minion Bold}\\
{\bi Minion BoldItalic}\\
ff fi ffi ffl fk fb fj --\\

\stoptext
