%%%	SETUP AREA

%%	PAGE SETUP
\setuppapersize[A4][A4]
\setuplayout[grid=on]
\showgrid
\setupinterlinespace[line=3.8ex]
\setupindenting[yes,big]

%%	FONTS
\usemodule[simplefonts]
\setupsimplefonts[size=12pt]
\definefontfeature[default]  [default]  [mode=node,script=arabic]
\setmainfontfallback[Lotus Linotype]  [scale=1.33,features=arabic,range={arabic,arabicsupplement}]
\setcharactermirroring[1]

%%	PARAGRAPH DIRECTION & SPACING - ARABIC - ENGLISH
\def\arabpar	{\textdir TRT\pardir TRT}

%%%	TEXT
\starttext

\input knuth

\startbaselinecorrection\setupinterlinespace[line=5ex]
\arabpar{
هذه رسالة جامعة مانعة ألفه الشيخ الفاضل النحرير  هذه رسالة جامعة مانعة ألفه الشيخ الفاضل النحرير  هذه رسالة جامعة مانعة ألفه الشيخ الفاضل النحرير  هذه رسالة جامعة مانعة ألفه الشيخ الفاضل النحرير  هذه رسالة جامعة مانعة ألفه الشيخ الفاضل النحرير  هذه رسالة جامعة مانعة ألفه الشيخ الفاضل النحرير
\footnote{هذه فوتنوت.}
هذه رسالة جامعة مانعة ألفه الشيخ ألفه الشيخ الفاضل النحرير  هذه رسالة جامعة مانعة ألفه الشيخ الفاضل النحرير  هذه رسالة جامعة مانعة ألفه الشيخ الفاضل النحرير  هذه رسالة جامعة مانعة ألفه الشيخ الفاضل النحرير  هذه رسالة جامعة مانعة
}
\stopbaselinecorrection

Thus, I came to the conclusion that the designer\footnote{Such as Knuth himself.} of a new system must not only be the implementer and first large--scale user; the designer should also write the first user manual.

The separation of any of these four components would have hurt TEX significantly. 

\stoptext
