
\usemodule[simplefonts]
\setmainfont[Minion Pro][boldfont=minionprobold, italicfont=minionproit, bolditalicfont=minionproboldit, expansion=quality, protrusion=quality]
\setupalign[hz,hanging]  % comment this line, and it works
\starttext
Das Akronym ARMA (AutoRegressive-Moving Average) und die daran angelehnten Kunstwörter ARMAX und ARIMA bezeichnen lineare Modelle für stationäre, zeitdiskrete stochastische Prozesse. Sie werden zur Zeitreihenanalyse in der Messtechnik, in der Statistik und dort insbesondere in der Ökonometrie eingesetzt. Kern ist ein lineares Gleichungssystem. Man kann solche Modelle auch als Differenzengleichungen bzw. Differenzengleichungssysteme ansehen.
\starttyping
test;
äüöAR \test \Context
\stoptyping
\stoptext
