% engine=luatex

%%% FONT
\usemodule[type-minion]
% \usemodule[type-myriad]

\starttypescript [myFont]
    \definetypeface [\typescriptone] [rm] [serif]        [minion] [optical] %[rscale=1.14407]
\stoptypescript

\usetypescript[myFont]
\setupbodyfont[myFont,12pt]
\definefontsize[e]

\setuplayout[leftmargin=2cm, rightmargin=2cm,margindistance=0.5cm,backspace=2.5cm,topspace=0.3cm,height=fit,width=fit]
\setuppagenumbering[state=stop]
% \setupindenting[yes,1em]
\starttext
ff Differenzengleichungen ff bzw. ff Differenzengleichungssysteme.
\stoptext